##############################################################################
#
#  List the test cases that are to be disabled temporarily.
#
#  Separate the test case name and the comment with ':'.
#
#    <testcasename> : MDEV-<xxxx> <comment>
#
#  Do not use any TAB characters for whitespace.
#
##############################################################################


galera_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_gtid_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_vote_rejoin_mysqldump : MDEV-24481: galera_3nodes.galera_vote_rejoin_mysqldump MTR failed: mysql_shutdown failed
galera_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_gtid_2_cluster : MDEV-29877 Galera test failure on galera_2_cluster
galera_ssl_reload : MDEV-30172 At line 50: mysql_shutdown failed
GCF-354 : mysqltest: At line 39: query 'DROP TABLE test.t1' failed: 1047: WSREP has not yet prepared node for application use
GCF-354 : mysqltest: At line 30: query 'INSERT INTO test.t1 values (1)' failed: 1180: Got error 6 "No such device or address"
galera_ipv6_mysqldump : mysql_shutdown failed
