galera_wsrep_provider_unset_set : lp1379204 'Unsupported protocol downgrade: incremental data collection disabled. Expect abort.'
galera_kill_nochanges : mysql-wsrep#24 Galera server does not restart properly if killed
galera_bf_abort_for_update : mysql-wsrep#26 SELECT FOR UPDATE sometimes allowed to proceed in the face of a concurrent update
galera_toi_ddl_fk_insert : qa#39 galera_toi_ddl_fk_insert fails sporadically
galera_binlog_row_image : MDEV-7471 - Enable binlog_row_image parameter in MariaDB
galera_binlog_rows_query_log_events : Unknown system variable 'binlog_rows_query_log_events' (see annotate_rows_log_event)

galera_ist_mysqldump : Lost connection to MySQL server during query
galera_ist_xtrabackup-v2 : mysqltest failed but provided no output
galera_ist_innodb_flush_logs : mysqltest failed but provided no output
galera_sst_mysqldump : query 'show status' failed with wrong errno 1927
galera_as_master_gtid : Needs to be re-worked
galera_as_master_gtid_change_master : Needs to be re-worked
galera_migrate : query 'let $success= `$wait_condition`' failed: 1146
galera_var_notify_cmd : Result content mismatch
query_cache : Fails intermittently due to content mismatch. Needs to be investigated
basic : Fails intermittently without providing any output. Needs to be investigated
galera_var_auto_inc_control_on : Failing sporadically with content mismatch
galera_parallel_simple : Failing sporadically
galera_bf_abort : Failing sporadically
galera_log_output_csv : Failing sporadically
galera_as_slave_preordered : wsrep-preordered is not available in MariaDB Galera cluster
galera_gra_log : TODO: investigate
galera_as_slave_replication_bundle : TODO: investigate
galera_ssl_upgrade : TODO: investigate
mysql-wsrep#90 : TODO: investigate
galera_flush : mysql-wsrep/issues/229
galera_transaction_read_only : mysql-wsrep/issues/229
galera_gcs_fragment : Incorrect arguments to SET
galera_flush_local : Fails sporadically
galera_binlog_stmt_autoinc : TODO: investigate
galera_concurrent_ctas : Test times out, investigate
galera_sst_xtrabackup-v2-options : TODO: Fix test case
mysql-wsrep#33 : TODO: investigate
GAL-480 : Investigate
galera_fk_no_pk :Investigate
galera_account_management : Investigate
galera.galera_var_retry_autocommit : MDEV-12319 #Sparodic Faliure
galera.galera_toi_ddl_nonconflicting : MDEV-12319 #Sparodic Faliure
galera.galera_pc_ignore_sb : MDEV-12319 #Sparodic Faliure
galera.galera_ist_recv_bind : MDEV-12319 #Failed to start mysqld
galera.galera_ssl_compression : MDEV-12319 #Failed to start mysqld
galera.galera_wan : MDEV-12319 #Failed to start mysqld
galera.rpl_row_annotate : MDEV-12319 #Failed to start mysqld
galera.MW-44 : MDEV-12319
galera.galera_var_slave_threads : MDEV-12319
MW-336: MDEV-13549 Galera test failures
